en	Redirect Settings
de	Weiterleitungseinstellungen

en	Update the slugs of all sub pages automatically
de	Aktualisiere die URL-Segmente aller Unterseiten automatisch

en	Create redirects for pages with a new slug automatically
de	Weiterleitungen für Seiten mit einem neuen URL-Segment automatisch erstellen

en	Time To Live of redirect records in days
de	Lebenszeit für Weiterleitungen in Tagen

en	HTTP Status Code for the redirect, 301 is the default
de	HTTP-Status-Code für die Weiterleitung, 301 ist die Standardeinstellung